10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

80 100 120 140 160 180 200

130 GeV (DELPHI) 136 GeV (DELPHI) 140 GeV (DELPHI) 161 GeV (DELPHI) 170, 172 GeV (DELPHI)

Energy (GeV)

Cross Section (nb)