Eric Torrence 1/4 November 16 nd 2001

Properly Calibrated

Eric Torrence 2/4 November 16 nd 2001

Electron Fill

Eric Torrence 3/4 November 16 nd 2001

Electron RF Ladder

Eric Torrence 4/4 November 16 nd 2001

Expected nRad/Hz

Overall gain stable 10-15%, a little above 2000 mm/V assumption.

Y Weirdness from cross-talk terms...

Fill

[nRad/Hz]

[nRad/Hz]

[mm/Hz]

7931 50 GeV e+ 64 +7 -9.8

7931 93 GeV e+ 57 +8 -9.1

8221 50 GeV e+ 70 -5 -11.3

8221 93 GeV e+ 71 +2 -11.0

8224 50 GeV e+ 80 -69 -11.6

7929 41 GeV e- 69 -4 -13.1

DQX DQY DX

DQX

DfRF ------------- Q0 a fRF ------------- 76.5

= = a 1.4 4—·10 =

Fit Results