ID PHASES Task Name Duration Start Finish

1 Last update 1 day Thu 16.3 Thu 16.3

2 Phase 1 Disassembling ALEPH 198 days Mon 2.10 Thu 19.7

3 Gas purge 16 days Mon 2.10 Mon 23.10

4 Recuperate xenon 16 days Mon 2.10 Mon 23.10

5 Rinsing gas 9 days Tue 24.10 Sun 5.11

6 Shifts stop 1 day Tue 10.10 Tue 10.10

7 Demagnet. Coil 2 wks Mon 2.10 Fri 13.10

8 Magnet warming up 7 days Fri 13.10 Mon 23.10

9 BCAL uncabling&dismounting 1 day Tue 3.10 Tue 3.10

10 END CAPS opening 1 day Mon 16.10 Mon 16.10

11 Nitrogen in beam pipe 2 days Tue 17.10 Wed 18.10

12 Remove racks hydraulic A.B.C 3 wks Mon 16.10 Fri 3.11

13 Survey 1 wk Thu 19.10 Wed 25.10

14 End of cooling water 0 days Mon 23.10 Mon 23.10

15 End of flammable gas zone 1 day Tue 24.10 Tue 24.10

16 Barracks electri.safe state+supply temp 2 days Tue 24.10 Wed 25.10

17 Uncabling A.B.C 2 wks Thu 26.10 Wed 8.11

18 Disconnecting and purge pipes A.B.C.D 2 wks Tue 24.10 Mon 6.11

19 Dismounting SICAL 1 day Thu 26.10 Thu 26.10

20 Dismouting LCAL 1 day Fri 27.10 Fri 27.10

21 Disconnecting cryogenic lines E4 2 wks Mon 30.10 Fri 10.11

22 Uncabling baracks D.E 2 wks Mon 30.10 Fri 17.11

23 Dismounting shields&casseroles 2 days Mon 30.10 Tue 31.10

24 Dismounting SAMBA 1 day Wed 1.11 Wed 1.11

25 Dismounting VDET 2 days Thu 2.11 Fri 3.11

26 Quadrupoles displacement 2 days Mon 6.11 Tue 7.11

27 Dismounting pumps 1 day Tue 7.11 Tue 7.11

28 Dismounting LASER 1 wk Mon 6.11 Fri 10.11

29 Uncabling A3-B3-C4-D4 1 wk Mon 6.11 Fri 10.11

30 Dismounting material A3.B3.C4 1 wk Mon 6.11 Fri 10.11

31 Phase 2 END CAPS position cosmic 2 days Mon 13.11 Tue 14.11

32 Beam pipe removal 1 wk Tue 14.11 Mon 20.11

33 Dismounting baracks A-B 1 wk Tue 21.11 Mon 27.11

34 Uncabling Coil 2 wks Mon 20.11 Fri 1.12

35 baracks A.B to surface 1 wk Tue 28.11 Mon 4.12

36 Elimination baracks A.B 2 wks Wed 29.11 Tue 12.12

37 Uncabling ECAL END CAPS 1 wk Mon 4.12 Fri 8.12

38 Dismounting stairs C 1 wk Tue 5.12 Mon 11.12

39 Dismounting barack C 1 wk Mon 11.12 Fri 15.12

40 Barack C to surface 4 days Fri 15.12 Wed 20.12

41 Elimination baracks C 3 wks Mon 18.12 Mon 22.1

42 Phase 3 END CAPS position garage 2 days Mon 18.12 Tue 19.12

43 BARREL position cosmic 2 days Wed 20.12 Thu 21.12

44 Uncabling TPC and ECAL BARREL 1 wk Mon 8.1 Fri 12.1

45 Dismounting cryogenic transfer lines 3 days Mon 8.1 Wed 10.1

46 Disconecting D1 from BARREL 2 days Wed 10.1 Thu 11.1

47 Phase 4 BARREL position garage 2 days Fri 12.1 Mon 15.1

48 Dismounting box mixer and HT 2 wks Mon 15.1 Fri 26.1

49 Dismounting pipes D.E 7 days Tue 16.1 Wed 24.1

50 Dismounting material D4.E4 and cold box 7 days Tue 16.1 Wed 24.1

51 Dismounting baracks D.E 17 days Tue 16.1 Wed 7.2

52 Baracks D.E to surface 3 wks Mon 22.1 Fri 9.2

53 Elimination baracks D.E 3 wks Wed 24.1 Tue 13.2

54 Phase 5 Barrel position cosmic 2 days Fri 9.2 Mon 12.2

55 Dismounting ITC.TPC. 2 wks Mon 12.2 Fri 23.2

56 Dismounting ECAL BARREL 4 wks Mon 26.2 Fri 23.3

57 Dismounting manifoldes END CAPS & BARREL 1 wk Mon 26.3 Fri 30.3

58 Dismounting COIL 2 wks Mon 26.3 Fri 6.4

59 Dismounting valves box and pumps 1 wk Mon 26.3 Fri 30.3

60 Phase 6 Removing BARREL position beam 2 days Mon 9.4 Tue 10.4

61 Dismounting ECAL END CAPS 2 wks Fri 6.4 Thu 19.4

62 Dismounting muons + cables END CAPS 5 wks Fri 20.4 Thu 24.5

63 Dismounting END CAPS 5 wks Fri 20.4 Thu 24.5

64 Dismounting plateformes END CAPS 5 wks Fri 20.4 Thu 24.5

65 Dismounting muons + cables BARREL 8 wks Fri 25.5 Thu 19.7

66 Dismounting BARREL 8 wks Fri 25.5 Thu 19.7

67 Dismounting plateforme BARREL 8 wks Fri 25.5 Thu 19.7

68 Elimination END CAPS - BARREL 12 wks Fri 27.4 Thu 19.7

23.10

24.10

25.9 2.10 9.10 6.1 3.1 0.1 6.11 3.1 0.1 7.1 4.12 1.1 8.1 5.1 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7

October November December January February March April May June July

Bernard.Chadaj@CERN.CH ALEPH TOTAL DISMOUNTING 2000 / 2001

Page 1