0.8 0.9 1 1.1 1.2

0 0.5 1

0.8 0.9 1 1.1 1.2

0 0.5 1

0.8 0.9 1 1.1

0 0.5 1 Q ΜGeVΝ

Q ΜGeVΝ

(a)

(c)

(b)

(d)

D(Α,Α) D(Α,Α) '

D(+,−) D(+,−) '

data inter-W no inter-W L3

0.8 0.9 1 1.1

0 0.5 1