Λ

(b) Ρs=189 GeV Ρs=192 GeV Ρs=196 GeV Ρs=200 GeV Ρs=202 GeV Ρs=205 GeV Ρs=207 GeV

average

MC Inter-W

L3

0

2.5

5

7.5

10

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25