0

10 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.052

0

10 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.138

0

10 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.227

0

10

20 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.317

20

30 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.407

20

40 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.497

25

50

75 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.588

50

100 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.678

190 195 200 205 210 √s (GeV)

200

400 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.77

190 195 200 205 210 √s (GeV) 400

600

800 dσ/dcosθ (pb)

〈cosθ〉 = 0.862