10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

60 65 70 75 M_H^Α ΜGeVΝ

1 − CL_b

Observed Expected Signal M_H = 68 GeV

Α1σ band Α2σ band

L3