Γ(H5γγ) ΜMeVΝ

Γ(H5Zγ) ΜMeVΝ

L3 m_H=140 GeV m_H=120 GeV m_H=100 GeV

10^{-1}

1

10

10^2

10^3

10^{-1} 1 10 10^2

Allowed Region