0

1

2

126 156 186 0

2

4

140 160

0

20

40

142 160 178 0

10

20

18 90 162

M_R ΜGeVΝ

Events / 2 GeV

m_h = 156 GeV L3 a)

M_R ΜGeVΝ

Events / 3 GeV

m_h = 140 GeV L3 b)

M_R ΜGeVΝ

Events / 4 GeV

m_h = 160 GeV L3 c)

M_R ΜGeVΝ

Events / 6 GeV

m_h = 91 GeV L3 d)