0 2 4

2 4 6

ΛN_{ch}Γ/0.3

L3 192 GeV preliminary

data qqqq data qqlν (x2) KORALW

-0.5 0 0.5

2 4 6

-log(x_p)

ΔΛN_{ch}Γ/0.3 qqqq - 2qqlν