a_0/Λ^2 (GeV^{-2}) a_c/Λ^2 (GeV^{-2})

68% CL 95% CL SM Fit

L3 b) Preliminary

130-202 GeV Data

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02