
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{xspace}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{longtable}

\begin{document}
\begin{tabular}{@{}lc@{}}
\hline
Source & Uncertainty ( $ {\mathrm{\,Me\kern -0.1em V\!/}c^2}$ \xspace) \\
\hline
Momentum scale & 0.26 \\
Fit model & 0.18 \\
Final-state radiation & 0.01 \\
$ D\xspace\xspace^0\xspace$, $ { J\xspace\mskip -3mu/\mskip -2mu\psi\xspace\mskip 2mu}\xspace$ mass uncertainties & 0.05 \\
Energy loss correction & 0.05 \\
\hline
Total & 0.32 \\
\hline
\end{tabular}
\end{document}
