
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperxmp}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{todonotes}
\usepackage{footmisc}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{xspace}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{longtable}
\usepackage{rotating}
\usepackage{multirow}
\usepackage{hhline}
\usepackage{float}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
  
\begin{tabular}{ll}
    \toprule
Parameter & Fit result and uncertainty \\
\midrule
        $\Gamma_{ s\xspace\xspace}\xspace$ [ $\text{\,ps}\xspace^{-1}$ \xspace] &$0.608\pm0.018\pm0.012$ \\
        $\Delta\Gamma_{ s\xspace\xspace}\xspace$ [ $\text{\,ps}\xspace^{-1}$ \xspace] & $0.115\pm0.045\pm0.011$               \\
$|A_{\hspace{-1pt}\perp}|^{2}$ & $0.234\pm0.034\pm0.008$        \\
        $|A_0|^2$ & $0.530\pm0.029\pm0.013$ \\
$\delta_\parallel$ [ $\text{\,rad}$ ] & $3.11^{\,+\,0.08}_{\,-\,0.07}\pm0.06$\\
    $\delta_\perp$ [ $\text{\,rad}$ ] & $2.41^{\,+\,0.43}_{\,-\,0.42}\pm0.10$\\
            $\phi_{ s\xspace\xspace}\xspace$ [ $\text{\,rad}$ ] & $0.00\pm0.28\pm0.07$               \\
       $|\lambda|$ & $0.877^{\,+\,0.112}_{\,-\,0.116}\pm0.031$  \\
    $F_\mathrm{S}$ & $0.062^{\,+\,0.042}_{\,-\,0.051}\pm0.022$    \\
    $\delta_\mathrm{S}$ [ $\text{\,rad}$ ] & $0.01^{\,+\,0.25}_{\,-\,0.27}\pm0.04$  \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{document}
