
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{lineno}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xspace}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{rotating}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{bm}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline
Source & \multicolumn{4}{c}{Systematic uncertainty (\%)}\\\hline
Common to all modes & \multicolumn{4}{c}{} \\\hline
${\cal{B}}(B^- \rightarrow\xspace \psi(2S) K^-)$ &\multicolumn{4}{c}{5.4}\\
${\cal{B}}(\psi(2S) \rightarrow\xspace J/\psi \pi^+ \pi^-)$ & \multicolumn{4}{c}{1.5}\\
${\cal{B}}(J/\psi \rightarrow\xspace \mu^+ \mu^-)$ &\multicolumn{4}{c}{1.0}\\
Uncertainty in signal shape &\multicolumn{4}{c}{3.0}\\
Yield of reference channel & \multicolumn{4}{c}{0.7}\\
$\mu$ PID  &\multicolumn{4}{c}{0.6} \\\hline
Mode specific             & $D_s^+$ & $D^0\pi^+$& $D^+$ & $D^{*+}$\\\hline
Trigger& 4.9   & 9.3 & 5.5 &4.8 \\
Efficiency modeling& 10.0 & 6.7 && \\
PID ($K/\pi$)& 1.0&&& \\
Charm decay ${\cal{B}}$'s & 4.9 & 1.3 & 2.2 & 1.5\\\hline
Total &13.8 & 13.2&8.8 &8.2\\\hline\hline
\end{tabular}
\end{document}
