
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{lineno}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xspace}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
\begin{tabular}{lccc}
\hline
Values  &	Original	& After change & Variation(\%)\\\hline
\multicolumn{4}{l}{Fit fractions}\\
$f_0(980)$& 	(107.1$\pm$3.5)\%	& 107.2\% &~0.1 \\
$f_2(1270)$~$\lambda=0$ &~\;\;(0.76$\pm$0.25)\% &~\;\;0.79\%&	3.9 \\
$f_2(1270)$~$|\lambda|=1$ &\;\;\;(0.33$\pm$1.00)\% &\;\;\;0.26\%&	21.2~ \\
$f_0(1370) $ & ~(32.6$\pm$4.1)\% &~31.2\% & 1.3\\
NR	&~(12.8$\pm$2.3)\%  &~12.7\% & 1.4 \\\hline
\multicolumn{4}{l}{$f_0(980)$ parameters}\\
$m_{f_0}$ (MeV)  &\!\!\!939.9$\pm$6.3 & 938.4& \!~~0.16\\
$g_{\pi\pi}$(MeV)   & 199$\pm$30 & 205 & 2.7\\
$g_{KK}/g_{\pi\pi}$ &~ 3.01$\pm$0.25  & 3.05& 1.3\\\hline
\multicolumn{4}{l}{$f_0(1370)$ parameters}\\
$m_{f_0}$ (MeV)  & \!\!\!1475.1$\pm$6.3&1476.4&0.09\\
$\Gamma$ (MeV)&~\,112.7$\pm$11.1&113.0&	0.27\\
\hline
\end{tabular}
\end{document}
