
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{accents}

\begin{document}

ing
\setlength{\extrarowheight}{2pt}
\begin{tabular}{c|c|c|c}
Parameter name & $|A_{\rm S}|^2$ & $f_L$  & $f_{\parallel}$\\
\hline
Value and statistical error & $0.037 \pm 0.010$  &  $0.569 \pm 0.007$& $0.240
 \pm 0.009$ \\[+0.03in] \hline
\multicolumn{4}{c}{Systematic uncertainties}\\
\hline
Angular acceptance    & $0.044$ & $0.011$  & $0.016$  \\
Assumption $\delta_{\rm S}(M_{K\pi}) =$ constant & $0.026$ & $0.005$ & $0.002$\\
\hline
Total systematic error                    & $0.051$ &  $0.012$ & $0.016$ \\
\end{tabular}
\end{document}
