
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xspace}
\usepackage{color}
\usepackage{soul}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
  
\begin{tabular}{l|cc|c}
    Decay & $n_{\rm obs}$ & $n_{\rm bkgd}$ & Upper Limit at 90\% CL \\
    \hline
    $B_c^+ \rightarrow\xspace D_s^+\phi$ & 0 & 0 & $0.8 \times 10^{-6}$ \\
    $B_c^+ \rightarrow\xspace  D\xspace\xspace^+\xspace K\xspace\xspace^{*0}\xspace$ & 1 & 0 & $0.5 \times 10^{-6}$ \\
    $B_c^+ \rightarrow\xspace  D\xspace\xspace^+\xspace\kern 0.2em\overline{\kern -0.2em  K\xspace}{}\xspace^{*0}\xspace$ & 0 & 0 & $0.4 \times 10^{-6}$ \\
    $B_c^+ \rightarrow\xspace  D\xspace\xspace^+_ s\xspace\xspace\xspace K\xspace\xspace^{*0}\xspace$ & 0 & 0 & $0.7 \times 10^{-6}$ \\
    $B_c^+ \rightarrow\xspace  D\xspace\xspace^+_ s\xspace\xspace\xspace\kern 0.2em\overline{\kern -0.2em  K\xspace}{}\xspace^{*0}\xspace$ & 1 & 0 & $1.1 \times 10^{-6}$ \\
\end{tabular}
\end{document}
