
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{float}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
\vskip 0.3cm
\small
\begin{tabular}{l|c|c|c|c}
Source & ${\cal R}({\rm total})$ & ${\cal R}(M_{p \bar p} < 2.85 \,{\rm{GeV/}}c^{2}) $ &
${\cal R}(\eta\xspace_ c\xspace\xspace\xspace(1S))$ & ${\cal R}(\psi(2S))$\\
\hline
Efficiency ratio & 0.21 & 0.5 & 3.3 & 4.8\\
\hline
$B^{+}$ mass fit range & 0.16 & 0.5 & $-$ & $-$\\
Sig. and Bkg. shape & 2.5 & 3.6 & 1.8 & 6.5\\
$B^{+}$ mass window & 0.6 & 0.6 & 0.9 & 3.8\\
Non-signal component & $-$  & $-$ & 0.4 & 5.1\\
Signal tail param.& 1.0 & 1.0 & 1.2 & 4.3\\
\hline 
Total & 2.8 & 3.8 & 4.1& 11.3\\
\end{tabular}
\vskip 0.5cm
\begin{tabular}{l|c|c|c|c|c}
Source & ${\cal R}(\eta_{c}(2S))$ &${\cal R}(\chi_{c0}(1P))$ &
${\cal R}(h_{c}(1P))$ & ${\cal R}(X(3872))$ & ${\cal R}(X(3915))$\\
\hline
Efficiency ratio & 4.4 & 2.5 & 3.4 & 6.5 & 7.0\\
\hline
$B^{+}$ mass fit range & $-$ & $-$ & $-$ & $-$& \\
Sig. and Bkg. shape & 3.9 & 3.3 & 14.3 & 5.6 & 10.1 \\
$B^{+}$ mass window & 11.3 & 23.6 & 23.6 & 17.5 & 7.5 \\
Non-signal component & $-$  & $-$ & $-$ & $-$ &  $-$\\
Signal tail param.& 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0\\
\hline 
Total & 12.8 & 24.0 & 27.8& 19.5 & 15.5\\
\end{tabular}
\end{document}
