
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
  
\begin{tabular}{lccccc}
    \hline
    $y$ range     & $[2.00,2.25]$ & [2.25,2.50]  & [2.50,2.75] & [2.75,3.00] & [3.00,3.25] \\
    \hline
    $d\sigma\over dy$  $ { J\xspace\mskip -3mu/\mskip -2mu\psi\xspace\mskip 2mu}$ \xspace  
   & $29.3\pm1.7$
    & $92.5\pm2.4$
    & $137.8\pm2.4$
    & $173.1\pm2.6$
    & $198.0\pm2.7$
                    \\
        $d\sigma\over dy$  $\psi\xspace{(2S)}$ \xspace  
    & $0.56\pm0.11$
    & $1.75\pm0.17$
    & $3.06\pm0.22$
    & $4.41\pm0.26$
    & $4.24\pm0.26$
  \end{tabular}
  \begin{tabular}{lccccc}
    \hline
        $y$ range     & $[3.25,3.50]$ & [3.50,3.75]  & [3.75,4.00] & [4.00,4.25] & [4.25,4.50] \\
     \hline
        $d\sigma\over dy$  $ { J\xspace\mskip -3mu/\mskip -2mu\psi\xspace\mskip 2mu}$ \xspace  
    & $187.6\pm2.6$
    & $148.9\pm2.4$
    & $107.4\pm2.1$
    & $65.3\pm2.0$
    & $21.9\pm1.3$
\\
        $d\sigma\over dy$  $\psi\xspace{(2S)}$ \xspace  
    & $4.51\pm0.27$
    & $3.43\pm0.25$
    & $2.05\pm0.20$
    & $1.47\pm0.19$
    & $0.36\pm0.11$
  \end{tabular}
  \begin{tabular}{lc}
    \hline
\multicolumn{2}{c}{Correlated uncertainties expressed as a percentage of the final result} \\
  \hline
  $\epsilon_{\rm sel}$ & 1.4\% \\
  Purity determination ( $ { J\xspace\mskip -3mu/\mskip -2mu\psi\xspace\mskip 2mu}$ \xspace) & 2.0\% \\
  Purity determination ( $\psi\xspace{(2S)}$ \xspace) & 13.0\% \\
  $^*\epsilon_{\rm single}$ & 1.0\% \\
  $^*$Acceptance & 2.0\% \\
  $^*$Shape of the inelastic background & 5.0\% \\
  $^*$Luminosity & 3.5\% \\
  \hline
  Total correlated statistical uncertainty ( $ { J\xspace\mskip -3mu/\mskip -2mu\psi\xspace\mskip 2mu}$ \xspace) & 2.4\% \\
  Total correlated statistical uncertainty ( $\psi\xspace{(2S)}$ \xspace) & 13.0\% \\
  Total correlated systematic uncertainty & 6.5\% \\
  \end{tabular}
\end{document}
