
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{ctable}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
  
  
  \setlength{\extrarowheight}{3pt}
  \begin{tabular}{c c c}
    \hline
    Decay mode & Measurement & Prediction \\
    \hline
     $ B\xspace\xspace^+\xspace\xspace\!\rightarrow\xspace   K\xspace\xspace^+\xspace \mu\xspace^+\xspace\mu\xspace^-\xspace$ \xspace & $\phantom{0}8.5\pm0.3\pm0.4$ & $10.7\pm1.2$ \\
     $ B\xspace\xspace^0\xspace\!\rightarrow\xspace   K\xspace\xspace^0\xspace \mu\xspace^+\xspace\mu\xspace^-\xspace$ \xspace & $\phantom{0}6.7\pm1.1\pm0.4$ & $\phantom{0}9.8\pm1.0$ \\
     $ B\xspace\xspace^+\xspace\xspace\!\rightarrow\xspace  K^{*+} \mu\xspace^+\xspace\mu\xspace^-\xspace$ \xspace & $15.8~^{+3.2}_{-2.9}\pm1.1$ & $26.8\pm3.6$ \\
    \noalign{\vskip 1mm}
    \hline
  \end{tabular}
  
\end{document}
