
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{longtable}

\begin{document}
{
\begin{tabular}{l c c c}
\mbox{$p_{\rm T}^{\Upsilon}$}\xspace bin ( $ {\mathrm{\,Ge\kern -0.1em V\!/}c}$ \xspace)& 5--10      &   10--15   & 15--25 \\
\hline
Signal           & $\pm0.05$  & $\pm0.08$ & $\pm0.08$\\
Background         & $\pm0.06$ & $\pm0.04$ & $\pm0.03$  \\
Fit bias          & $\pm0.04$ & $\pm0.04$ & $\pm0.04$\\
Efficiency        & $\pm0.05$ & $\pm0.06$ & $\pm0.10$ \\
\mbox{$p_{\rm T}$}\xspace model         & $ -0.13$  & $ -0.05$  & $ -0.04$ \\
\hline
Total             & $^{+0.10}_{-0.16}$& $^{+0.12}_{-0.13}$ & $^{+0.13}_{-0.14}$\\
\end{tabular}
}
\end{document}
