
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{multirow}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{longtable}
\usepackage{dcolumn}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
\footnotesize
\begin{tabular}{l.....} 
\hline
Source   &  \multicolumn{1}{c}{$\rho(770)$}  &  \multicolumn{1}{c}{$\omega(782)$}  &  \multicolumn{1}{c}{$f_2(1270)$}  &  \multicolumn{1}{c}{$\rho(1450)$}  &  \multicolumn{1}{c}{$\rho(1700)$} \\
\hline
PID  &  1.36 & <0.01&  0.06 &  0.50 &  0.37 \\
Trigger  &  0.33 &  0.01 &  0.04 &  0.01 &  0.01 \\
Reconstruction  &  0.02 & <0.01& <0.01& <0.01& <0.01 \\
Simulation statistic  &  1.17 &  0.01 &  0.45 &  0.22 &  0.02 \\
Background model  &  0.07 & <0.01&  0.15 &  0.04 &  0.01 \\
$D^*(2010)^-$ veto  & 1.09 &<0.01& 0.68 & 0.61 & 0.48\\
\hline
Total (experiment)  &  2.13  &  0.01  &  0.83  &  0.82  &  0.61 \\
\hline
Additional resonances  &  0.61 &  0.02 &  0.56 &  0.01 &  0.05 \\
RBW parameters  &  0.49 &  0.01 &  0.15 &  0.21 &  0.04 \\
$\pi\pi$ res. mass, width  &  0.12 &  0.01 &  0.04 &  0.04 &  0.10 \\
\hline
Total (model)  &  0.79  &  0.02  &  0.58  &  0.21  &  0.12 \\
\hline
Total (all)  &  2.28  &  0.03  &  1.02  &  0.85  &  0.62\\
\hline
 &  &  &  &  & \\
\hline
Source   &  \multicolumn{1}{c}{S-wave}  &  \multicolumn{1}{c}{$\kern 0.2em\overline{\kern -0.2em  D\xspace}{}\xspace{}^0\xspace \pi^-$ P-wave}  &  \multicolumn{1}{c}{$D^*_0(2400)^-$}  &  \multicolumn{1}{c}{$D^*_2(2460)^-$}  &  \multicolumn{1}{c}{$D^*_3(2760)^-$} \\
\hline
PID  &  0.77 &  0.59 &  0.13 &  0.28 &  0.13 \\
Trigger  &  0.09 &  0.03 &  0.01 &  0.39 &  0.03 \\
Reconstruction  &  0.01 & <0.01& <0.01& <0.01& <0.01 \\
Simulation statistic  &  0.31 &  0.28 &  0.49 &  0.38 &  0.01 \\
Background model  &  0.23 &  0.13 &  0.08 &  0.03 &  0.04 \\
$D^*(2010)^-$ veto  & 1.44 &  \multicolumn{1}{c}{\textrm{ $\kern 0.5em $  $\kern 0.25em $  n/a}}  & 0.69 & 0.86 & 0.12 \\
\hline
Total (experiment)  &  1.68  &  0.67  &  0.86  &  1.06  &  0.18 \\
\hline
Additional resonances  &  1.08 &  0.63 &  0.23 &  0.28 &  0.03 \\
RBW parameters  &  0.18 &  0.40 &  0.47 &  0.46 &  0.06 \\
$\pi\pi$ res. mass, width  &  0.07 &  0.07 &  0.02 &  0.01 &  0.01 \\
\hline
Total (model)  &  1.10  &  0.75  &  0.52  &  0.54  &  0.07\\
\hline
Total (all)  &  2.01  &  1.00  &  1.01  &  1.19  &  0.20\\
\hline
\end{tabular}
\end{document}
