
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{rotating}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{multirow}

\begin{document}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{lccccc}
\hline
& & \multicolumn{4}{c}{Isobar model coefficients} \\
Resonance & Fit fraction (\%) & Real part & Imaginary part & Magnitude & Phase \\
\hline \\ [-2.5ex] 
$D^{*}_{0}(2400)^{0}$ & $\phantom{1}8.3 \pm 2.6$ &  $-0.04 \pm 0.07$ &           $-0.51 \pm 0.07$ &           $0.51 \pm 0.09$ & $-1.65 \pm 0.16$\\
$D^{*}_{2}(2460)^{0}$ & $31.8 \pm 1.5$ & $\phantom{-}1.00$ & $\phantom{-}0.00$ & $1.00$ & $\phantom{-}0.00$\\
$D^{*}_{1}(2760)^{0}$ & $\phantom{1}4.9 \pm 1.2$ &  $-0.32 \pm 0.06$ &           $-0.23 \pm 0.07$ &           $0.39 \pm 0.05$ & $-2.53 \pm 0.24$\\
\hline
S-wave nonresonant &  $38.0 \pm 7.4$ & $\phantom{-}0.93 \pm 0.09$ & $-0.58 \pm 0.08$ &           $1.09 \pm 0.09$ & $-0.56 \pm 0.09$\\
P-wave nonresonant &  $23.8 \pm 5.6$ & $-0.43 \pm 0.09$ &           $\phantom{-}0.75 \pm 0.09$ & $0.87 \pm 0.09$ & $\phantom{-}2.09 \pm 0.15$\\
\hline \\ [-2.5ex] 
$D^{*}_{v}(2007)^{0}$ & $\phantom{1}7.6 \pm 2.3$ &  $\phantom{-}0.16 \pm 0.08$ & $\phantom{-}0.46 \pm 0.09$ & $0.49 \pm 0.07$ & $\phantom{-}1.24 \pm 0.17$\\
$B^{*}_{v}$ &           $\phantom{1}3.6 \pm 1.9$ &  $-0.07 \pm 0.08$ &           $\phantom{-}0.33 \pm 0.07$ & $0.34 \pm 0.06$ & $\phantom{-}1.78 \pm 0.23$\\
\hline
Total fit fraction & $118.1$ \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{document}
