
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{rotating}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{multirow}

\begin{document}
\resizebox{\textwidth}{!}{ 
\begin{tabular}{lccccc} 
\hline 
& & \multicolumn{4}{c}{Isobar model coefficients} \\ 
Resonance & Fit fraction (\%) & Real part & Imaginary part & Magnitude & Phase \\ 
\hline  \\ [-2.5ex] 
$D^{*}_{0}(2400)^{0}$ & 0.6 & 0.03 & 0.02 & 0.02 & 0.06\\ 
$D^{*}_{2}(2460)^{0}$ & 0.9 & -- & -- & -- & -- \\ 
$D^{*}_{1}(2760)^{0}$ & 0.4 & 0.03 & 0.03 & 0.01 & 0.08\\ 
\hline 
S-wave nonresonant & 1.5 & 0.03 & 0.03 & 0.02 & 0.04\\ 
P-wave nonresonant & 2.1 & 0.03 & 0.05 & 0.03 & 0.05\\ 
\hline  \\ [-2.5ex] 
$D^{*}_{v}(2007)^{0}$ & 1.3 & 0.03 & 0.04 & 0.04 & 0.07\\ 
$B^{*}_{v}$ & 0.9 & 0.22 & 0.02 & 0.03 & 0.11\\ 
\hline 
\end{tabular} 
}
\end{document}
