
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{longtable}

\begin{document}
\begin{tabular}{ccc}
 $q^2$ interval [ $ {\mathrm{\,Ge\kern -0.1em V^2\!/}c^4}$ \xspace] & Total signal yield & Significance \\ \hline
0.1 -- 2.0    &  $16.0\pm5.3$            &  4.4 \\
2.0 -- 4.0    &  $\phantom{0}4.8\pm4.7$  &  1.2 \\
4.0 -- 6.0    &  $\phantom{0}0.9\pm2.3$  &  0.5 \\
6.0 -- 8.0    &  $11.4\pm5.3$            &  2.7 \\
11.0 -- 12.5  &  $\phantom{.0}60\pm12\phantom{.}$           &  6.5 \\
15.0 -- 16.0  &  $57\pm9$                &  8.7 \\
16.0 -- 18.0  &  $118\pm13$              &  13  \\
18.0 -- 20.0  &  $\phantom{.}100\pm11\phantom{.}$   &  14  \\
\hline
1.1 -- 6.0    &  $\phantom{0}9.4\pm6.3$  &  1.7 \\
15.0 -- 20.0  &  $276\pm20$              &  21  \\
\end{tabular}  
\end{document}
