
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{overpic}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperxmp}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{xspace}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}
\usepackage{longtable}

\begin{document}
\begin{tabular}{lccccc}
\hline
\rule{0pt}{2.5ex}  Source                                   &  $ C_{ f\xspace}$ \xspace  &  $ {A_{ f\xspace}^{\Delta\Gamma}}$ \xspace   &  $ {A_{\overline{ f\xspace}\xspace}^{\Delta\Gamma}}$ \xspace &  $ S_{ f\xspace}$ \xspace  &  $ S_{\overline{ f\xspace}\xspace}$ \xspace \\
\hline
Detection asymmetry                 & 0.02  & 0.28  & 0.29  & 0.02  & 0.02        \\
$\Delta m_s$                        & 0.11  & 0.02  & 0.02  & 0.20  & 0.20        \\
Tagging and scale factor            & 0.18  & 0.02  & 0.02  & 0.16  & 0.18        \\ %
Tagging asymmetry                   & 0.02  & 0.00  & 0.00  & 0.02  & 0.02        \\ %
Correlation among observables       & 0.20  & 0.38  & 0.38  & 0.20  & 0.18        \\
Closure test                        & 0.13  & 0.19  & 0.19  & 0.12  & 0.12        \\
Acceptance, simulation ratio        & 0.01  & 0.10  & 0.10  & 0.01  & 0.01        \\
Acceptance data fit,  $\Gamma_{ s\xspace\xspace}$ \xspace,  $\Delta\Gamma_{ s\xspace\xspace}$ \xspace      & 0.01  & 0.18  & 0.17  & 0.00  & 0.00        \\
\hline
Total                               & 0.32  & 0.55  & 0.55  & 0.35  & 0.35        \\
\hline
\end{tabular}
\end{document}
