
\documentclass[border=5pt,multi=true]{standalone}
\usepackage{standalone}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{microtype}
\usepackage{lineno}
\usepackage{xspace}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{hyperxmp}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{footmisc}
\usepackage{hypcap}
\usepackage{xspace}
\usepackage{upgreek}
\usepackage{cite}
\usepackage{mciteplus}

\begin{document}
 
 
 \begin{tabular}{l c rcl c rcl}
   \hline
   Source && \multicolumn{3}{c}{$d\sigma/d p_{\mathrm{T}}\xspace\,[\%]$} && \multicolumn{3}{c}{$R_{p\mbox{-}{\rm Pb}}\,[\%]$}\\
   \hline
   Fit model &~~~& 2.0 & -- & 12.6 &~~~& 0.9 & -- & 15.8 \\
   Unfolding && 0.3 & -- & 6.4 && 0.4 & -- & 6.4 \\
   Interpolation && & $-$ & && 0.9 & -- & 4.5 \\
   Material && & 4.0 & && & $-$ &  \\
   Efficiency && 1.3 & -- & 1.9 && 1.9 &  -- & 2.1 \\
   Luminosity && 2.0 & -- & 2.6 && 2.2 &  -- & 2.3 \\
   \hline
   Total systematic && 5.4 & -- & 15.0 && 4.3 & -- & 17.4\\
   \hline
   Statistical && 1.0 & -- & 9.6 && 1.4 & -- & 9.1\\
   \hline
 \end{tabular}
 
\end{document}
