Z[mm]

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Radius[mm]

650 700 750 800 850 900 950 1000

: Residual[mm] σ

0.09 0.1 0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19